70 m

4.7 km

Green

721 1 744 2 722 3 760 4 1.0 723 5 762 6 2.5 725 7 724 8 0.5 751 9 0.9 746 10 0.8 726 11 763 12 727 13 1.4 715 14

135 m

7.45 km Red

721 1 728 2 1.0/2.5 765 3 745 4 2.5 715 5 723 6 726 7 734 8 1.0 735 9 1.0 736 10 724 11 0.5 737 12 0.6 738 13 739 14 2x6 740 15 751 16 0.9 762 17 2.5 746 18 0.8 790

70 m

4.7 km

Green

721 1 744 2 722 3 760 4 1.0 723 5 762 6 2.5 725 7 724 8 0.5 751 9 0.9 746 10 0.8 726 11 763 12 727 13 1.4 715 14 350

135 m

7.45 km Red

721 1 728 2 1.0/2.5 765 3 745 4 2.5 715 5 723 6 726 7 734 8 1.0 735 9 1.0 736 10 724 11 0.5 737 12 0.6 738 13 739 14 2x6 740 15 751 16 0.9 762 17 2.5 746 18 0.8 790

70 m

4.7 km

Green

721 1 744 2 722 3 760 4 1.0 723 5 762 6 2.5 725 7 724 8 0.5 751 9 0.9 746 10 0.8 726 11 763 12 727 13 1.4 715 14 350

135 m

7.45 km Red

721 1 728 2 1.0/2.5 765 3 745 4 2.5 715 5 723 6 726 7 734 8 1.0 735 9 1.0 736 10 724 11 0.5 737 12 0.6 738 13 739 14 2x6 740 15 751 16 0.9 762 17 2.5 746 18 0.8 790

70 m

4.7 km

Green

721 1 744 2 722 3 760 4 1.0 723 5 762 6 2.5 725 7 724 8 0.5 751 9 0.9 746 10 0.8 726 11 763 12 727 13 1.4 715 14 350

135 m

7.45 km Red

721 1 728 2 1.0/2.5 765 3 745 4 2.5 715 5 723 6 726 7 734 8 1.0 735 9 1.0 736 10 724 11 0.5 737 12 0.6 738 13 739 14 2x6 740 15 751 16 0.9 762 17 2.5 746 18 0.8 790